System Information (6.x-3.0-beta1) - en to he translation catalogue (40 entries)

en: Save configuration
he: שמירת תצורה

en: Status
he: מצב

en: Content
he: תוכן

en: Group
he: קבוצה

en: Cancel
he: ביטול

en: On
he: פעיל

en: Version
he: גירסה

en: Weight
he: משקל

en: Settings
he: הגדרות

en: Name
he: שם

en: View
he: צפיה

en: Filename
he: שם קובץ

en: Modules
he: רכיבים

en: Total
he: סך הכל

en: n/a
he: -ללא-

en: Active
he: פעיל

en: Drupal
he: דרופל

en: Off
he: כבוי

en: Host
he: שם שרת

en: Roles
he: תפקידים

en: Published
he: מפורסם

en: Promoted to front page
he: מקודם לדף הראשי

en: Sticky at top of lists
he: דביק בראש רשימות

en: Nodes
he: פריטי תוכן

en: System
he: מערכת

en: Users
he: חברי האתר

en: The settings have not been saved because of the errors.
he: ההגדרות לא נשמרו בגלל שגיאות.

en: Last run !time ago
he: ריצה אחרונה לפני !time

en: Blocked
he: חסום

en: Permissions
he: הרשאות

en: File system path
he: מיקום קבצי מערכת

en: Themes
he: עיצובים

en: Server
he: שרת

en: Configuration file
he: קובץ הגדרות

en: Install profile
he: פרופיל התקנה

en: Web server
he: שרת אינטרנט

en: Memory limit
he: מגבלת זיכרון

en: IP address
he: כתובת IP

en: Cron maintenance tasks
he: משימות תחזוקת cron

en: The phpinfo() function has been disabled for security reasons. To see your server's phpinfo() information, change your PHP settings or contact your server administrator. For more information, <a href="@phpinfo">Enabling and disabling phpinfo()</a> handbook page.
he: הפונקציה phpinfo() הושבתה משיקולי  אבטחה. כדי לצפות, בשרת שלך, במידע שמגיע מ phpinfo() יש לשנות הגדרות PHP או ליצור קשר עם מנהל השרת. למידע נוסף ראו  במדריך <a href="@phpinfo">הפעלה והשבתה של  phpinfo()</a> .
