System Information (6.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (39 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Status
target: وضعیت

en: Content
target: محتوا

en: Group
target: گروه

en: Cancel
target: لغو

en: On
target: روشن

en: Version
target: نسخه

en: Weight
target: وزن

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: View
target: مشاهده

en: Filename
target: نام فایل

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: Total
target: مجموع

en: n/a
target: هیچ

en: Table of contents
target: فهرست مطالب

en: Active
target: فعال

en: Drupal
target: دروپال

en: Off
target: خاموش

en: Host
target: میزبان

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Published
target: منتشر شده

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: Sticky at top of lists
target: ماندگار در بالای فهرست‌ها

en: Nodes
target: گره‌ها

en: System
target: سیستم

en: Users
target: کاربران

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: تنظیمات به علت رخ دادن خطا ذخیره نشد.

en: Last run !time ago
target: آخرین اجرا !time پیش

en: Blocked
target: مسدود شده

en: Permissions
target: مجوزها

en: Themes
target: پوسته‌ها

en: Configuration file
target: فایل پیکربندی

en: Install profile
target: نمایه نصب

en: Web server
target: سرور وب

en: IP address
target: آدرس IP

en: Cron maintenance tasks
target: عمل حفظ و نگهداری کرون

en: The phpinfo() function has been disabled for security reasons. To see your server's phpinfo() information, change your PHP settings or contact your server administrator. For more information, <a href="@phpinfo">Enabling and disabling phpinfo()</a> handbook page.
target: تابع phpinfo() به دلایل امنیتی غیرفعال شده است. برای مشاهده اطلاعات phpinfo() سرور خود، تنظیمات PHP خود را تغییر دهید، یا با مدیر سرور خود تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر صفحه <a href="@phpinfo">فعال‌سازی و غیرفعال نمودن phpinfo()</a> در کتابچه راهنما را مشاهده کنید.

en: Database system
target: سامانه پایگاه‌داده
