Text Size (6.x-1.6) - en to lt translation catalogue (27 entries)

en: User interface
lt: Vartotojo sąsaja

en: Administer
lt: Administravimas

en: Block title
lt: Bloko pavadinimas

en: Variable
lt: Kintamasis

en: Settings
lt: Nustatymai

en: Import
lt: Importuoti

en: Save
lt: Saugoti

en: Advanced settings
lt: Papildomi nustatymai

en: Global settings
lt: Bendros nuostatos

en: Normal
lt: Normalus

en: Warning
lt: Įspėjimas

en: Maximum
lt: Maksimumas

en: Link text
lt: Nuorodos tekstas

en: Features
lt: Savybės

en: Fixed
lt: Fiksuotas

en: User management
lt: Narių valdymas

en: Permissions
lt: Leidimai

en: Site configuration
lt: Svetainės konfigūracija

en: Site building
lt: Svetainės kūrimas

en: Blocks
lt: Blokai

en: Minimum
lt: Minimumas

en: Allowed values
lt: Leidžiamos reikšmės

en: Subtitle
lt: Paantraštė

en: Toggle display
lt: Perjungti rodymą

en: Block type
lt: Bloko tipas

en: Identification
lt: Indentifikacija

en: Translate interface
lt: Sąsajos vertimas
