Thor Gallery (6.x-1.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Language
hi: भाषा

en: Start
hi: शुरू

en: Language neutral
hi: भाषा निष्पक्ष
