Timeline (6.x-2.0-beta1) - en to de translation catalogue (59 entries)

en: Display settings
de: Anzeigeeinstellungen

en: Icon
de: Symbol

en: Views
de: Views / Ansichten

en: Advanced settings
de: Erweiterte Einstellungen

en: Year
de: Jahr

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: Width
de: Breite

en: Height
de: Höhe

en: Month
de: Monat

en: Week
de: Woche

en: Day
de: Tag

en: Default height
de: Standardhöhe

en: Default width
de: Standardbreite

en: Hour
de: Stunde

en: Second
de: Sekunde

en: The default width of a timeline (in units of em, px or %), e.g. 600px or 90%.
de: Der Standardwert für die Breite der Zeitleiste (in Einheiten em, px oder %). Z.B. 600px oder 90%.

en: The default height of a timeline (in units of em, px or %), e.g. 400px.
de: Der Standardwert für die Höhe der Zeitleiste (in Einheiten em, px oder %). Z.B. 400px.

en: Initial date focus
de: Startzeitpunkt für die die Zeitachse

en: First event in timeline
de: Erstes Event in der Zeitleiste

en: Last event in timeline
de: Letztes Event in der Zeitleiste

en: The current date
de: Aktueller Zeitpunkt

en: The width of the timeline (in units of em, px or %), e.g. 600px or 90%. Leave blank to use default value.
de: Die Breite der Zeitleiste (in Einheiten em, px oder %).  Z.B. 600px oder 90%. Geben Sie keinen Wert an um die Standardeinstellungen zu verwenden.

en: The height of the timeline (in units of em, px or %), e.g. 400px. Leave blank to use default value.
de: Die Höhe der Zeitleiste (in Einheiten em, px oder %). Z.B. 400px.

en: Determines which event or date the timeline view should initially be centered on after it has loaded. Leave blank to use default value.
de: Bestimmen Sie welches Event oder Datum die Zeitleiste als Fokus benutzt während des Ladens. Wenn Sie keinen Wert definieren werden die Standardeinstellungen verwendet.

en: Band/interval settings
de: Band-/Intervalleinstellungen

en: Decade
de: Jahrzehnt

en: Century
de: Jahrhundert

en: Millennium
de: Jahrtausend

en: Debug mode
de: Debug-Modus

en: You need at least one field before you can configure your field settings
de: Sie müssen mindestens ein Feld definiert haben um die Einstellungen zu bearbeiten.

en: SIMILE Timeline Library
de: SIMILE Timeline Bibliothek

en: You can select to get the timeline libraries from the SIMILE server or your can install it locally.
de: Sie können the Timeline-Bibliotheken von dem SIMILE Server benutzen oder Sie lokal installieren.

en: Location of Simile Timeline libraries
de: Quelle der Simile-Timeline-Bibliotheken

en: Only simile server available. The timeline library is not installed locally.
de: Es steht nur der Simile-Server zur verfügung. Die Timeline-Bibliotheken wurden nicht lokal installiert.

en: A local timeline library has been found at this location: !timeline_library_path
de: Eine lokal installierte Timeline-Bibliothek wurde unter folgendem Pfad gefunden: !timeline_library_path

en: Default display settings
de: Standardeinstellungen

en: Simile Timeline Libraries not found
de: Simile-Timeline-Bibliotheken nicht auffindbar

en: Displays content on a SIMILE Timeline.
de: Visualisiert Inhalte auf einer Zeitleiste

en: Grouping colors
de: Farben für Gruppierungen

en: Color coding
de: Farbcodierung

en: You can override the colors for your groupings. Enter one hexadecimal RGB color value per line. Examples: #FF00FF #FF0099 #998811
de: Sie können die Farben für die Gruppierungen überschreiben. Bitte geben Sie hexadezimale RGB-Werte an. Einer pro Zeile. Beispiele: #FF00FF #FF0099 #998811

en: Appearance and themes
de: Erscheinungsbild

en: Select a theme. You can create our own themes. Read documentation.
de: Wählen sie ein Theme aus. Sie können auch eigene Themes erstellen. Lesen Sie dazu die Dokumentation.

en: Width of bubbles
de: Breite der Zeitleisten-Blase

en: The width of the bubbles in the timeline (in units of px), e.g. 250. Leave blank to use default value from theme.
de: Wählen sie ein Theme aus. Sie können auch eigene Themes erstellen. Lesen Sie dazu die Dokumentation.

en: Max height of bubbles
de: Maximale Höhe der Zeitleisten-Blase

en: The maximum height of the bubbles in the timeline (in units of px), e.g. 400 (Scrollbar will be added for taller bubbles). Leave blank to let the bubbles scale automatically.
de: Die maximale Höhe der Blasen der Zeitleiste (in Pixeln). Z.B. 400 (Ein Scrollbalken wird bei größeren Blasen hinzugefügt). Geben Sie keinen Wert an, wenn Sie die Standardwerte des Themes verwenden möchten.

en: Advanced visualization settings
de: Erweiterte Visualisierungseinstellungen

en: Earliest start
de: Frühester Startzeitpunkt

en: Latest end
de: Spätestes Ende

en: Orginal image size
de: Ursprüngliche Größe des Bildes

en: Imagecache preset for Icon
de: Imagecache Preset für das Icon

en: Main band interval unit
de: Hauptband-Intervall-Einheit

en: Summary band interval unit
de: Zusammenfassungsband-Intervall-Einheit

en: Not displayed
de: Nicht anzeigen

en: Settings for timeline displays
de: Einsellungen für Zeitleisten

en: Timeline requirements
de: Timeline-Vorraussetzungen

en: The Timeline module requires a more current version of the Date API. Please check for a newer version.
de: Das Timeline-Modul benötigt eine neuere Version des Date-API-Moduls. Installieren Sie eine aktuelle Version.

en: The Timeline module requires the latest version of the Date API, be sure you are installing the latest versions of both modules.
de: Das Timeline-Modul benötigt die neuste Version von Date-API. Sind sie sicher, dass Sie die neusten Versionen beider Module installieren?
