Array Tokens (6.x-1.0-beta3) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Reset to defaults
de: Auf Standardwerte zurücksetzen

en: Other
de: Sonstige

en: Save settings
de: Einstellungen speichern

en: Machine-readable name
de: Maschinenlesbarer Name

en: Machine name must be alphanumeric and underscores only, and the first character must be a lower case letter.
de: Maschinenname darf alphanumerische Zeichen und den Unterstrich enthalten, das erste Zeichen muss ein Kleinbuchstabe sein.
