Array Tokens (6.x-1.0-beta3) - en to ko translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
ko: 기본값으로 초기화

en: Other
ko: 기타

en: Save settings
ko: 설정 저장

en: Machine-readable name
ko: 기계명
