Translation 404 - Translation Page Not Found (6.x-1.2) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Go to previous page
fr: Aller à la page précédente

en: Multilanguage
fr: Multilingue

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. If unsure, specify nothing.
fr: Cette page est affichée quand aucun autre contenu ne correspond au document recherché. Si vous ne savez pas quoi mettre, ne spécifiez rien.

en: Go to home-page
fr: Aller à la page d'accueil

en: Currently this page does not have translation
fr: Cette page n'a actuellement pas de traduction
