Translation 404 - Translation Page Not Found (6.x-1.2) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: Actions
ru: Действия

en: Go to previous page
ru: На предыдущую страницу

en: Multilanguage
ru: Многоязычный

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. If unsure, specify nothing.
ru: Эта страница показывается тогда, когда запрашиваемая страница не существует. Оставьте поле пустым, если не знаете, что написать здесь.
