Tribune (6.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: enabled
target: Aktiveret

en: None
target: Ingen

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: History
target: Historik

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: Indstillingernes standardværdier er blevet gendannet.

en: Filters
target: Filtre

en: Read only
target: Læse

en: Anonymous user
target: Anonym bruger
