Runet Business System (6.x-1.0) - en to kn translation catalogue (6 entries)

en: Language
kn: ಭಾಷೆ

en: Test
kn: ಪರೀಕ್ಷಿಸು

en: English
kn: ಇಂಗ್ಲಿಷ್

en: Russian
kn: ರಶಿಯನ್

en: Congratulations!
kn: ಶುಭಾಷಯಗಳು!

en: Congratulations
kn: ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
