uc_roboxchange - RoboXchange payment gateway (6.x-1.2) - en to kn translation catalogue (1 entry)

en: Security check failed
kn: ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ
