UC USAePay (6.x-2.0) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Cancel
ml: റദ്ദാക്കുക

en: Disabled
ml: സജ്ജീകരിക്കാത്തത്

en: Enabled
ml: സജ്ജമാക്കി

en: Test
ml: ടെസ്റ്റ്
