uc_webform (6.x-1.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (27 entries)

en: Delete
hu: Töröl

en: Operations
hu: Műveletek

en: Value
hu: Érték

en: Type
hu: Típus

en: Cancel
hu: Mégsem

en: Disabled
hu: Tiltott

en: Quantity
hu: Mennyiség

en: Edit
hu: Szerkesztés

en: Weight
hu: Súly

en: Multiple
hu: Többszörös

en: Name
hu: Név

en: Width
hu: Szélesség

en: Clone
hu: Klónozás

en: Title:
hu: Cím:

en: Product
hu: Termék

en: Products
hu: Termékek

en: Orders
hu: Rendelések

en: Q
hu: M

en: Webform
hu: Űrlap

en: Mandatory
hu: Szükséges

en: No Components, add a component below.
hu: Nincsenek hozzáadott összetevők.

en: Width of the textfield.
hu: A szövegmező hossza.

en: Make this field non-editable. Useful for setting an unchangeable default value.
hu: A mező szerkeszthetőségének letiltása. Hasznos az alapértelmezett, állandó értékkel rendelkező mezőknél.

en: Order #
hu: Rendelés #

en: New component name
hu: Új összetevő neve

en: Leaving blank will use the default size.
hu: Ha üres, marad az alapértelmezett méret.

en: SKU:
hu: Cikkszám:
