UCB Events (6.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Title
target: Tittel

en: Enabled
target: Aktivert

en: Link
target: Lenke

en: Updated URL for feed %title to %url.
target: Oppdaterte URL-en for nyhetsstrøm %title til %url.

en: Missing
target: Mangler

en: Subtitle
target: Undertittel

en: The feed from %site seems to be broken, because of error "%error".
target: Nyhetsstrømmen fra %site ser ut til å være ødelagt pga. "%error".

en: There is no new syndicated content from %site.
target: Det er ikke noe nytt syndikert innhold fra %site.

en: There is new syndicated content from %site.
target: Det er nytt syndikert innhold fra %site.

en: The feed from %site seems to be broken, due to "%error".
target: Nyhetsstrømmen fra %site ser ut til å være ødelagt pga. "%error".

en: Display as link
target: Vis som lenke

en: The actual content of the imported item.
target: Det faktiske innholdet til det importerte elementet.

en: Feed ID
target: Strøm ID
