UCB Events (6.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Title
target: 標題

en: Enabled
target: 啟用

en: Link
target: 連結

en: Updated URL for feed %title to %url.
target: 將 RSS feed %title 的網址更新為 %url。

en: Missing
target: 遺失

en: Subtitle
target: 副標題

en: The feed from %site seems to be broken, because of error "%error".
target: 由於 "%error" 錯誤，%site 的 RSS feed 似乎有錯誤。

en: There is no new syndicated content from %site.
target: %site 沒有新的內容。

en: There is new syndicated content from %site.
target: %site 有新文章。

en: The feed from %site seems to be broken, due to "%error".
target: 由於 "%error"，%site 的 RSS feed 似乎有錯誤。

en: Display as link
target: 以連結顯示

en: The actual content of the imported item.
target: 匯入項目的實際內容。

en: Feed ID
target: 供稿 ID
