Ultimate Cron (6.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Status
target: 狀態

en: List
target: 清單

en: Log
target: 日誌

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Logs
target: 日誌

en: Message
target: 訊息

en: Settings
target: 設定

en: settings
target: 設定

en: Module
target: 模組

en: Never
target: 永不

en: N/A
target: 無

en: General
target: 一般

en: Start
target: 開始

en: End
target: 結束

en: Cron settings
target: 排程設定

en: Duration
target: 期間

en: Function
target: 功能

en: Run
target: 執行

en: Unlock
target: 解鎖

en: No information
target: 沒有可用資訊
