Ultimate Cron (6.x-1.6-rc1) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: List
target: فهرست

en: Log
target: گزارش

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Logs
target: وقایع ثبت شده

en: Message
target: پیام

en: Settings
target: تنظیمات

en: Import
target: ورود

en: settings
target: تنظیمات

en: Schedule
target: برنامه زمانی

en: Module
target: ماژول

en: Never
target: هیچوقت

en: N/A
target: هیچ

en: General
target: عمومی

en: Start
target: شروع

en: End
target: پایان

en: Cron settings
target: تنظیمات کرون

en: Save settings
target: ذخیره تنظیمات

en: Duration
target: مدت

en: Function
target: تابع

en: Rules
target: قوانین

en: Cron
target: کرون

en: import
target: وارد کردن

en: Errors
target: خطاها

en: View and manage cron table
target: مشاهده و مدیریت جدول کرون

en: No information
target: اطلاعاتی وجود ندارد
