Ultimate Cron (6.x-1.8) - en to unknown language translation catalogue (44 entries)

en: List
target: Liste

en: Log
target: Logg

en: Enable
target: Aktiver

en: Disable
target: Deaktiver

en: Enabled
target: Aktivert

en: Logs
target: Logg

en: Message
target: Melding

en: Settings
target: Innstillinger

en: settings
target: innstillinger

en: Schedule
target: Plan

en: All
target: Alle

en: Module
target: Modul

en: Never
target: Aldri

en: N/A
target: &mdash;

en: General
target: Generelt

en: End
target: Slutt

en: Cron settings
target: Cron innstillinger

en: Save settings
target: Lagre innstillinger

en: Duration
target: Varighet

en: Function
target: Rolle

en: Rules
target: Regler

en: Running
target: I drift

en: Errors
target: Feil

en: Thresholds
target: Terskler

en: Unlock
target: Åpne

en: No information
target: Ingen informasjon

en: Import configuration
target: Importer konfigurasjon

en: Thresholds for reporting critical alerts to Nagios.
target: Terskler for rapportering av kritiske varsler til Nagios.

en: Ultimate Cron Monitoring
target: Ultimate Cron overvåkning

en: Running jobs count
target: Antall kjørende jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running. Default is 50.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et visst antall jobber kjører. Standard er 50.

en: Failed jobs count
target: Antall mislykkede jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs failed their last run. Default is 10.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber mislyktes under siste kjøring. Standard er 10.

en: Long running jobs
target: Oppgaver som tar lang tid å utføre

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running longer than usual. Default is 0.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber bruker lengre tid enn vanlig. Standard er 0.

en: Check number of currently running jobs
target: Sjekk antall jobber som kjører

en: Check the number of jobs that failed last run
target: Sjekk antall jobber som mislyktes sist gang de ble kjørt

en: Check the number of jobs that are running longer than usual
target: Sjekk antall jobber som bruker lengre tid enn vanlig

en: @jobs currently running - it is more than @threshold
target: @jobs kjører akkurat nå - det er mer enn @threshold

en: @jobs currently running
target: @jobs kjører for øyeblikket

en: @jobs failed their last run - it is more than @threshold
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt - det er mer enn @threshold

en: @jobs failed their last run
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt

en: @jobs jobs are running longer than usual - it is more than @threshold
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør - det er mer enn @threshold

en: @jobs jobs are running longer than usual
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør
