IE Unlimited CSS Loader (6.x-1.0) - en to fr translation catalogue (1 entry)

en: Solve the Internet Explorer limitation of loading not more then 30 CSS files per page.
fr: Résout le problème de restriction de chargement de 30 fichiers CSS maximum par page sous Internet Explorer
