IE Unlimited CSS Loader (6.x-1.3) - en to fr translation catalogue (1 entry)

en: Solve the Internet Explorer limitation of loading not more than 31 CSS files per page.
fr: Résout le problème de limitation à 31 fichiers CSS chargés au maximum par page sous Internet Explorer
