Update feed CCK field (6.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Refresh
vi: Làm tươi

en: Server
vi: Máy chủ

en: Release
vi: Phát hành

en: Update feed
vi: Cập nhật nguồn cấp dữ liệu
