Update feed CCK field (6.x-1.3) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Delete
bo: བསུབ་པ

en: Type
bo: རིགས

en: Module
bo: མ་དཔེ

en: Server
bo: ཞབས་ཞུ་བ
