Update feed CCK field (6.x-1.4-rc1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Delete
fr: Supprimer

en: Deleting
fr: Suppression

en: Server
fr: Serveur

en: Release
fr: Version

en: Update feed
fr: Mettre à jour le flux
