Update feed CCK field (6.x-1.4-rc1) - en to ru translation catalogue (6 entries)

en: Delete
ru: Удалить

en: Type
ru: Тип

en: Module
ru: Модуль

en: Deleting
ru: Удаление

en: Server
ru: Сервер

en: Release
ru: Версия
