Upgrade Status (6.x-1.2-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Disable
target: செயலற்றதாக்குக

en: error
target: வழு

en: view
target: நோக்குக

en: warning
target: எச்சரிக்கை
