UpTime Widget (6.x-1.0) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
de: Aktiviert

en: Error
de: Fehler

en: Refresh interval
de: Aktualisierungsintervall

en: API key
de: API-Key

en: @interval ago
de: vor @interval

en: (default)
de: (Standard)

en: Copyright notice
de: Copyright-Hinweis
