UpTime Widget (6.x-1.0) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
ru: Включено

en: Error
ru: Ошибка

en: Refresh interval
ru: Интервал обновления

en: API key
ru: API-ключ

en: @interval ago
ru: @interval назад
