UpTime Widget (6.x-1.0) - en to da translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
da: Aktiveret

en: Error
da: Fejl

en: Refresh interval
da: Opdateringsinterval

en: API key
da: API-nøgle

en: @interval ago
da: @interval siden
