UpTime Widget (6.x-1.0) - en to fi translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
fi: Käytössä

en: Error
fi: Virhe

en: @interval ago
fi: @interval sitten

en: (default)
fi: (oletusarvo)
