UpTime Widget (6.x-1.0) - en to hu translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
hu: Engedélyezett

en: Error
hu: Hiba

en: Refresh interval
hu: Frissítési időköz

en: API key
hu: API kulcs

en: Uptime
hu: Üzemidő

en: @interval ago
hu: @interval ideje

en: uptime
hu: üzemidő
