UpTime Widget (6.x-1.0) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
pl: Włączone

en: Error
pl: Błąd

en: Refresh interval
pl: Interwał odświeżeń

en: API key
pl: Klucz API

en: @interval ago
pl: @interval temu
