UpTime Widget (6.x-1.0) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Error
uk: Помилка

en: Refresh interval
uk: Інтервал оновлення

en: API key
uk: Ключ API

en: Uptime
uk: Час роботи

en: @interval ago
uk: @interval тому

en: (default)
uk: (типово)
