URL alter (6.x-1.1) - en to uk translation catalogue (12 entries)

en: Default variable for %variable not found.
uk: Змінна по-умовчанню для %variable не знайдена.

en: PHP code for custom_url_rewrite_inbound()
uk: Код PHP для custom_url_rewrite_inbound()

en: The available variables are %variables.
uk: Доступні змінні - %variables.

en: PHP code for custom_url_rewrite_outbound()
uk: Код PHP для custom_url_rewrite_outbound()

en: Do not use the PHP tag %code in your code.
uk: Не використовуйте тег PHP %code у своєму коді.

en: Code did not pass validation
uk: Код не пройшов перевірку

en: administer custom_url_rewrite functions
uk: адміністрування функцій custom_url_rewrite

en: Administer custom_url_rewrite function code
uk: Адміністрування коду функції custom_url_rewrite

en: usually located in your site's settings.php file
uk: звичайно знаходится в файлі settings.php на вашому сайті

en: line @line in @file
uk: лінія @line в @file

en: Overriding @function() successfully.
uk: Перевизначення @function() успішно завершене.

en: Cannot override @function().
uk: Неможливо перевизначити @function().
