User Read-Only (6.x-1.1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
hy: Հիշել կոնֆիգուրացիան

en: Password
hy: Գաղտնաբառը

en: The configuration options have been saved.
hy: Կոնֆիգուրացված տարբերակները պահպանված են:

en: Roles
hy: Դերեր
