User Read-Only (6.x-1.3) - en to cy translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
cy: Cadw ffurfweddiad

en: Password
cy: Cyfrinair

en: The configuration options have been saved.
cy: Mae dewisadau ffurfweddu wedi ei gadw.

en: Roles
cy: Swyddogaethau
