User Read-Only (6.x-1.3) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
el: Αποθήκευση ρυθμίσεων

en: Password
el: Συνθηματικό

en: The configuration options have been saved.
el: Οι επιλογές διευθέτησης αποθηκεύτηκαν.

en: Roles
el: Ρόλοι
