User Read-Only (6.x-1.3) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Password
fr: Mot de passe

en: The configuration options have been saved.
fr: Les options de configuration ont été enregistrées.

en: Roles
fr: Rôles
