User Stats (6.x-1.0) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: Value
mn: Утга

en: Anonymous
mn: Үл мэдэгдэх

en: A user is considered online for this long after they have last viewed a page.
mn: Хэрэглэгч хамгийн сүүлд нэг хуудсыг үзсэнээс хойш энэ хугацаанд сүлжээнд хэвээрээ байгаа гэж үзнэ.

en: IP address
mn: IP хаяг
