User One (6.x-1.0) - en to mn translation catalogue (3 entries)

en: A user is considered online for this long after they have last viewed a page.
mn: Хэрэглэгч хамгийн сүүлд нэг хуудсыг үзсэнээс хойш энэ хугацаанд сүлжээнд хэвээрээ байгаа гэж үзнэ.

en: Maximum number of currently online users to display.
mn: Сүлжээнд одоогоор байгаа харуулах хэрэглэгчдийн хамгийн их тоо.

en: Who's online
mn: Сүлжээнд хэн байна вэ
