Universally Unique IDentifier (6.x-1.0-beta1) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ca: Inhabilitat

en: Enabled
ca: Habilitat

en: User settings
ca: Configuracions d'usuari

en: Synchronization
ca: Sincronitzaqció
