Universally Unique IDentifier (6.x-1.0-beta1) - en to pa translation catalogue (2 entries)

en: Disabled
pa: ਆਯੋਗ

en: User settings
pa: ਯੂਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ
