Universally Unique IDentifier (6.x-1.0-beta1) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Disabled
ta: செயலிலில்லை

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: User settings
ta: பயனர் அமைவுகள்
