Universally Unique IDentifier (6.x-1.0-rc1) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ta: செயலிலில்லை

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: User settings
ta: பயனர் அமைவுகள்

en: Comment settings
ta: கருத்து அமைவுகள்
