Vertical Tabs (6.x-1.0-rc1) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
mn: Хэрэглэгчийн интерфэйс

en: Published
mn: Хэвлэгдсэн

en: Anonymous
mn: Үл мэдэгдэх

en: Not published
mn: Хэвлэгдээгүй
