Vertical Tabs (6.x-1.0-rc2) - en to ne translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ne: प्रयोगकर्ताको इन्टरफेस

en: Anonymous
ne: अज्ञात

en: Not published
ne: अप्रकाशित
