Vertical Tabs (6.x-1.0-rc2) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: Anonymous
gu: અજ્ઞાત

en: Not published
gu: અપ્રકાશિત

en: Not restricted
gu: પ્રતિબંધિત નથી
