Video Recorder (6.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (11 entries)

en: Settings
de: Einstellungen

en: Back
de: Zurück

en: Save
de: Speichern

en: Server Settings
de: Servereinstellungen

en: Stop
de: Stopp

en: Review
de: Überprüfung

en: 1 second
de: 1 Sekunde

en: 5 seconds
de: 5 Sekunden

en: 10 seconds
de: 10 Sekunden

en: 2 seconds
de: 2 Sekunden

en: Frames Per Second
de: Bilder pro Sekunde
