Viewfield (6.x-1.1) - en to it translation catalogue (7 entries)

en: none
it: nessuno

en: Default
it: Predefinito

en: Views
it: Viste

en: Fields
it: Campi

en: Arguments
it: Parametri

en: Use the syntax [token] if you want to insert a replacement pattern.
it: Usa la sintassi [token] se vuoi inserire dei dati personalizzati (il modulo Token deve essere attivo).

en: Allowed values
it: Valori consentiti
