Viewfield (6.x-1.0) - en to de translation catalogue (10 entries)

en: none
de: keine

en: Default
de: Standard

en: Arguments
de: Argumente

en: Use the syntax [token] if you want to insert a replacement pattern.
de: Die Syntax [token] kann verwendet werden, wenn ein Ersetzungsmuster eingefügt werden soll.

en: Force default
de: Standard erzwingen

en: Allowed views
de: Zulässige Ansichten

en: Override default
de: Standard übersteuern

en: arguments
de: Argumente

en: Token replacement patterns
de: Token-Ersetzungsmuster

en: View field
de: Feld anzeigen
